Synchronized Beam Bunch Structure

TMB LCT bxn

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

CLCTS

1

10

10^2

Chamber 1 -- Full CLCT Bxn

TMB LCT bxn

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

CLCTS

1

10

10^2

Chamber 2 -- Full CLCT Bxn

TMB LCT bxn

600 620 640 660 680 700 720 740

CLCTS

1

10

10^2

Chamber 1 -- Zoom CLCT Bxn

TMB LCT bxn

600 620 640 660 680 700 720 740

CLCTS

1

10

10^2

Chamber 2 -- Zoom CLCT Bxn