Quality vs. Pattern (Angle Scan)

Pattern

1 2 3 4 5 6 7

Quality

0

1

2

3

Chamber 1 - halfstrip

Pattern

1 2 3 4 5 6 7

Quality

0

1

2

3

Chamber 2 - halfstrip

Pattern

1 2 3 4 5 6 7

Quality

0

1

2

3

Chamber 1 - distrip

Pattern

1 2 3 4 5 6 7

Quality

0

1

2

3

Chamber 2 - distrip

Phi -35 -30 -25 -20 -15 -10 -7.5 -5 -2.5 0 2.5 5 7.5 15 20 25 30 35