ALCT Time Resolution

Time Delay (ns)

0 5 10 15 20 25 30 35

Efficiency (%)

40

50

60

70

80

90

100 Chamber 1 -- ALCT delay scan

Time Delay (ns)

0 5 10 15 20 25 30 35

Efficiency (%)

40

50

60

70

80

90

100 Chamber 2 -- ALCT delay scan

L1A bxn - LCT bxn

-30 -20 -10 0 10 20 30

ALCTS

1

10

10^2

10^3

10^4

Chamber 1 -- best resolution

L1A bxn - LCT bxn

-30 -20 -10 0 10 20 30

ALCTS

1

10

10^2

10^3

10^4

Chamber 2 -- best resolution